class Telerik.WinControls.UI.RadRepeatArrowElement
   inherits Telerik.WinControls.UI.RadArrowButtonElement
   implements System.IDisposable, System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged, System.ComponentModel.ICustomTypeDescriptor, Telerik.WinControls.ISupportSystemSkin, Telerik.WinControls.IStylableNode, System.Windows.Forms.IBindableComponent, System.ComponentModel.IComponent, Telerik.WinControls.ISupportDrag, Telerik.WinControls.ISupportDrop, Telerik.WinControls.IShortcutProvider, Telerik.WinControls.IStylableElement, System.Windows.Forms.IButtonControl, Telerik.WinControls.Primitives.IImageElement:

   def public static variable DelayProperty as Telerik.WinControls.RadProperty.

   def public static variable IntervalProperty as Telerik.WinControls.RadProperty.

   def public property Delay as integer
      get.
      set.

   def public property Interval as integer
      get.
      set.

   constructor public RadRepeatArrowElement():
   end constructor.

   method protected void OnTimeout(input sender as System.Object, input e as System.EventArgs):
   end method.

   method protected override void DisposeManagedResources():
   end method.

   method protected override void OnMouseEnter(input e as System.EventArgs):
   end method.

   method protected override void OnMouseLeave(input e as System.EventArgs):
   end method.

   method protected override void OnMouseDown(input e as System.Windows.Forms.MouseEventArgs):
   end method.

   method protected override void OnMouseUp(input e as System.Windows.Forms.MouseEventArgs):
   end method.

   method protected override void OnEnabledChanged(input e as Telerik.WinControls.RadPropertyChangedEventArgs):
   end method.

   method protected override void OnClick(input e as System.EventArgs):
   end method.

   method protected override System.Drawing.SizeF MeasureOverride(input availableSize as System.Drawing.SizeF):
   end method.

end class.
