class OpenEdge.Core.Assertion.AssertError:

	constructor public AssertError ():
	end.

	method public static void HasErrorMessage ():
	end.

	method public static void NoErrorMessage ():
	end.

	method public static void HasErrorStatus ():
	end.

	method public static void NoErrorStatus ():
	end.

end.
