enum OpenEdge.Core.DataTypeEnum:

	define enum
		None = 1
		Character = 2
		Default = 2
		CharacterArray = 3
		LongChar = 4
		LongCharArray = 5
		Integer = 6
		IntegerArray = 7
		Int64 = 8
		Int64Array = 9
		Decimal = 10
		DecimalArray = 11
		Logical = 12
		LogicalArray = 13
		Rowid = 14
		RowidArray = 15
		Recid = 16
		RecidArray = 17
		Date = 18
		DateArray = 19
		Datetime = 20
		DatetimeArray = 21
		Datetime-TZ = 22
		DatetimeTZ = 22
		DatetimeTZArray = 23
		Raw = 24
		RawArray = 25
		Memptr = 26
		MemptrArray = 27
		Handle = 28
		HandleArray = 29
		BLOB = 30
		CLOB = 31
		Com-Handle = 32
		ComHandle = 32
		ComHandleArray = 33
		Dataset = 34
		Buffer = 35
		Temp-Table = 36
		TempTable = 36
		Client-Principal = 37
		ClientPrincipal = 37
		ProgressLangObject = 38
		Enumeration = 39
		Enum = 39
		Class = 40
		ClassArray = 41
		Stream = 42
		Row-State = 43
		RowState = 43
		X-Document = 44
		XmlDocument = 44
		X-Noderef = 45
		XmlNodeRef = 45.
end.
