class OpenEdge.Core.DataTypeHelper:

	constructor public DataTypeHelper ():
	end.

	method public static character GetMask ( poDataType as OpenEdge.Core.DataTypeEnum):
	end.

	method public static logical IsPrimitive ( poDataType as OpenEdge.Core.DataTypeEnum):
	end.

	method public static logical IsArray ( poDataType as OpenEdge.Core.DataTypeEnum):
	end.

	method public static character ToXmlSchemaType ( poDataType as OpenEdge.Core.DataTypeEnum):
	end.

end.
