enum OpenEdge.Core.DateTimeAddIntervalEnum:

	define enum
		Default = 1
		Years = 2
		Months = 3
		Weeks = 4
		Days = 5
		Hours = 6
		Minutes = 7
		Seconds = 8
		Milliseconds = 9.
end.
