class OpenEdge.Core.LongcharArrayHolder
	implements Ccs.Common.Support.ILongcharArrayHolder, 
		Ccs.Common.Support.IPrimitiveArrayHolder:

	constructor public LongcharArrayHolder ():
	end.

	constructor public LongcharArrayHolder ( pcValue as longchar extent ):
	end.

	constructor public LongcharArrayHolder ( pcValue as character extent ):
	end.

	define public property Value as longchar extent no-undo
		public get.
		public set.

end.
