class OpenEdge.Core.MemptrArrayHolder
	implements Ccs.Common.Support.IMemptrArrayHolder, 
		Ccs.Common.Support.IPrimitiveArrayHolder:

	constructor public MemptrArrayHolder ():
	end.

	constructor public MemptrArrayHolder ( pValue as memptr extent ):
	end.

	define public property Value as memptr extent no-undo
		public get.
		public set.

end.
