class OpenEdge.Core.RowidArrayHolder
	implements Ccs.Common.Support.IRowidArrayHolder, 
		Ccs.Common.Support.IPrimitiveArrayHolder:

	constructor public RowidArrayHolder ():
	end.

	constructor public RowidArrayHolder ( pValue as rowid extent ):
	end.

	define public property Value as rowid extent no-undo
		public get.
		public set.

	method public override character ToString ():
	end.

end.
