interface OpenEdge.Core.ServerConnection.IConnectionParameters:

	define public property FormatMask as OpenEdge.Core.ServerConnection.FormatMaskEnum no-undo
		public get.

	method public character GetConnectionString ().

	method public character GetConnectionString ( pcFormatMask as character).

	method public character GetConnectionString ( poFormatMask as OpenEdge.Core.ServerConnection.FormatMaskEnum).

end.
