interface OpenEdge.Core.ServerConnection.IServerConnection:

	define public property Server as Progress.Lang.Object no-undo
		public get.

	define public property ConnectionParameters as OpenEdge.Core.ServerConnection.IConnectionParameters no-undo
		public get.

	define public property Connected as logical no-undo
		public get.

	method public void CreateServer ().

	method public void DestroyServer ().

	method public void Connect ().

	method public void Disconnect ().

end.
