class OpenEdge.Core.ServerConnection.WebServiceConnection
	implements OpenEdge.Core.ServerConnection.IServerConnection:

	constructor public WebServiceConnection ( poConnectionParameters as OpenEdge.Core.ServerConnection.WebServiceConnectionParameters):
	end.

	define public property Server as Progress.Lang.Object no-undo
		public get.
		private set.

	define public property ConnectionParameters as OpenEdge.Core.ServerConnection.IConnectionParameters no-undo
		public get.
		private set.

	define public property Connected as logical no-undo
		public get.

	define public property ServiceName as character no-undo
		public get.
		private set.

	define public property PortName as character no-undo
		public get.
		private set.

	define public property Operation as character no-undo
		public get.
		private set.

	method public void Connect ():
	end.

	method public void Disconnect ():
	end.

	method public void CreateServer ():
	end.

	method public void DestroyServer ():
	end.

end.
