enum OpenEdge.Core.System.ErrorSeverityEnum flags:

	define enum
		Default = 1
		None = 2
		Fatal = 4
		Critical = 8
		Error = 16
		Warning = 32
		Message = 64
		Info = 128
		Debug = 256.
end.
