class OpenEdge.Core.System.InvocationError
	inherits OpenEdge.Core.System.ApplicationError
:

	constructor public InvocationError ( poErr as Progress.Lang.Error, pcArgs1 as character, pcArgs2 as character):
	end.

	constructor public InvocationError ( pcArgs1 as character, pcArgs2 as character):
	end.

	constructor public InvocationError ():
	end.

end.
