class OpenEdge.Core.System.NotFoundError
	inherits OpenEdge.Core.System.ApplicationError
:

	constructor public NotFoundError ( poErr as Progress.Lang.Error, pcArgs1 as character, pcArgs2 as character):
	end.

	constructor public NotFoundError ( pcArgs1 as character, pcArgs2 as character):
	end.

end.
