enum OpenEdge.Core.XML.SaxWriteStatusEnum:

	define enum
		Sax-Write-Idle = 1
		Idle = 1
		Default = 1
		Sax-Write-Begin = 2
		Begin = 2
		Sax-Write-Tag = 3
		Tag = 3
		Sax-Write-Element = 4
		Element = 4
		Sax-Write-Content = 5
		Content = 5
		Sax-Write-Complete = 6
		Complete = 6
		Sax-Write-Error = 7
		Error = 7.
end.
