interface OpenEdge.DataAdmin.IArea
inherits OpenEdge.DataAdmin.IDataAdminElement:

   define public property BlockSize as integer get. set.
	define public property ClusterSize as integer get. set.
	define public property Extents as OpenEdge.DataAdmin.IExtentList get. set.
	define public property IsType2 as logical get. set.
	define public property Name as character get. set.
	define public property Number as integer get. set.
	define public property NumExtents as integer get. set.
	define public property RecordsPerBlock as integer get. set.
	define public property Type as character get. 
	
end interface.