interface OpenEdge.DataAdmin.IIndexField
inherits OpenEdge.DataAdmin.IDataAdminElement:

   define public property Field as OpenEdge.DataAdmin.IField get. set.
   define public property Index as OpenEdge.DataAdmin.IIndex get. set.
   define public property IsAbbreviate as logical get. set.
   define public property IsAscending as logical get. set.
   define public property Number as integer get. set.
   
end interface.