interface OpenEdge.DataAdmin.ISequenceValue
inherits OpenEdge.DataAdmin.IDataAdminElement:

   define public property CurrentValue as int64 get. set.
   define public property Sequence as OpenEdge.DataAdmin.ISequence get. set.
   define public property Tenant as OpenEdge.DataAdmin.ITenant get. set.
   
end interface.