interface OpenEdge.DataAdmin.ISequenceValueMap
inherits OpenEdge.DataAdmin.IDataAdminCollection:

   method public logical ContainsKey (input o as OpenEdge.DataAdmin.IDataAdminElement).
   
   method public logical ContainsValue (input o as OpenEdge.DataAdmin.ISequenceValue).
   
   method public OpenEdge.DataAdmin.ISequenceValue Get (input o as OpenEdge.DataAdmin.IDataAdminElement).

end interface.