class OpenEdge.Logging.JsonConfigLoggerBuilder
	inherits OpenEdge.Logging.LoggerBuilder
:

	constructor public JsonConfigLoggerBuilder ( pcLoggerType as character):
	end.

	method public static void ClearConfig ():
	end.

	method public static void LoadConfig ( pConfig as Progress.Json.ObjectModel.JsonObject):
	end.

	method protected override OpenEdge.Logging.ILogWriter GetLoggerInstance ():
	end.

end.
