class OpenEdge.Logging.LogFilterBuilderRegistry:

	constructor public LogFilterBuilderRegistry ():
	end.

	define public static property Registry as OpenEdge.Core.Util.BuilderRegistry no-undo
		public get.
		private set.

end.
