class OpenEdge.Net.HTTP.DefaultRequestBuilder
	inherits OpenEdge.Net.HTTP.RequestBuilder
	implements OpenEdge.Core.ISupportInitialize:

	constructor public DefaultRequestBuilder ( pcMethod as character, poURI as OpenEdge.Net.URI):
	end.

	define public override property Request as OpenEdge.Net.HTTP.IHttpRequest no-undo
		public get.

end.
