class OpenEdge.Net.HTTP.DefaultResponseBuilder
	inherits OpenEdge.Net.HTTP.ResponseBuilder
	implements OpenEdge.Core.ISupportInitialize:

	constructor public DefaultResponseBuilder ():
	end.

	define public override property Response as OpenEdge.Net.HTTP.IHttpResponse no-undo
		public get.

end.
