class OpenEdge.Net.HTTP.Filter.Writer.StatusCodeWriterBuilder:

	constructor public StatusCodeWriterBuilder ():
	end.

	define public static property Registry as OpenEdge.Net.HTTP.BuilderRegistry no-undo
		public get.
		private set.

	method public static OpenEdge.Net.HTTP.IHttpMessageWriter Build ( poRequest as OpenEdge.Net.HTTP.IHttpRequest, poResponse as OpenEdge.Net.HTTP.IHttpResponse):
	end.

end.
