interface OpenEdge.Net.HTTP.IHttpClient:

	define public property ClientName as character no-undo
		public get.

	define public property ClientVersion as character no-undo
		public get.

	define public property Options as OpenEdge.Net.HTTP.ClientOptions no-undo
		public get.

	method public OpenEdge.Net.HTTP.IHttpResponse Execute ( poRequest as OpenEdge.Net.HTTP.IHttpRequest).

	method public void Execute ( poRequest as OpenEdge.Net.HTTP.IHttpRequest, poResponse as OpenEdge.Net.HTTP.IHttpResponse).

end.
