class OpenEdge.Net.HTTP.SemicolonParamHeaderBuilder
	inherits OpenEdge.Net.HTTP.DefaultHeaderBuilder
:

	constructor public SemicolonParamHeaderBuilder ( pcHeaderName as character):
	end.

end.
