class OpenEdge.Net.HTTP.StatusCodeHelper:

	constructor public StatusCodeHelper ():
	end.

	method public static character GetMessage ( piStatusCode as integer):
	end.

	method public static character GetMessage ( poStatusCode as OpenEdge.Net.HTTP.StatusCodeEnum):
	end.

	method public static OpenEdge.Net.HTTP.StatusCodeEnum GetCode ( pcStatusMessage as character):
	end.

end.
