class OpenEdge.Web.SendExceptionError
inherits OpenEdge.Core.System.ApplicationError:
    
  define public property StatusCode as OpenEdge.Net.HTTP.StatusCodeEnum no-undo get. private set.
  
  define public property StatusMessage as character no-undo get. private set.
  
  constructor static SendExceptionError ():
  end.
  
  constructor public SendExceptionError(input p1 as OpenEdge.Net.HTTP.StatusCodeEnum):
  end.
  
  constructor public SendExceptionError(input p1 as OpenEdge.Net.HTTP.StatusCodeEnum, input p2  as character):
  end.
  
  constructor public SendExceptionError(input p1 as OpenEdge.Net.HTTP.StatusCodeEnum, input p2  as character, input p3 as Progress.Lang.Error):
  end.
  
  constructor public SendExceptionError(input p1 as OpenEdge.Net.HTTP.StatusCodeEnum, input p2 as Progress.Lang.Error):
  end.
  
end.
